北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 新闻动态

北京998赛车网官方版下载:ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载(过滤网)制作厚度(50mm,70mm,90mm)

新闻动态 54

ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载(过滤网)制作厚度(50mm,70mm,90mm):ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载(过滤网)制作厚度可提供50mm,70mm,90mm等其他多种厚度。特有无缝密封技术,ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载密封效果更好,更持久。ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载体积小、重量轻。采用阳极处理铝合金外框材质,方便搬运及安装。ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载逐台镭射扫描计数捕集0.12um微粒MPPS最高效率可达:99.999995%(EN1822)。

ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载全称为ULPA过滤网和超高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载全称为ULPA过滤网和超高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,或称超低穿透率北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,由美国进口防水阻燃的玻璃纤维滤纸组成用一种氨基醋胶把滤料固定在质轻的酸沙铝挤型材框架上,在进风面和出风面都可以装有喷塑的护面网,以保护滤纸不被破坏。对0.1~0.2μm的微粒、烟雾和微生物等尘埃粒子的过滤效率达到99.999%以上。

ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载用途:适用于10000级-100级洁净系统,空调系统,因此产品已广泛应用于电子、微电子、半导体、光器件、生物和医药线路、照相机和光学仪器、精密机械等多个领域。

ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载是在HEPA的基础上经进一步加强了HEPA的过滤效果,ULPA对0.3微米以上的微粒子的过滤效率达到99.9999%以上。ULPA与HEPA相比,滤料结构更紧凑、过滤效率更高。ULPA汽车北京998赛车网官方版下载过滤面积更大,容尘能力更强。ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载滤芯用超细玻璃纤维滤料经打胶折叠而成,外框可选用夹层木板、镀锌铜板、不锈钢板及铝合金板,通过聚氨酯胶紧密粘接,具有质量轻、透气量大,集尘率高达99.95-99.999%,且耐碱,耐高温。

ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载产品结构ULPA级超高效汽车北京998赛车网官方版下载安装说明:

1、可配合多种FFU安装于天花龙骨上或彩钢板吊顶上,超净工作台及洁净室等。

2、超高效汽车北京998赛车网官方版下载需要在风管安装完毕,对室内进行试吹,并在风量及室内洁净度达到一定要求后再安装,以延长高效汽车北京998赛车网官方版下载使用寿命。

3、为保证高效汽车北京998赛车网官方版下载的使用寿命,建议北京998赛车网官方版下载进入前,需经过不低于F8(比色法90%-95%)的预过滤。

您还可以了解更多相关高效汽车北京998赛车网官方版下载产品:亚高效汽车北京998赛车网官方版下载? ? 耐高温高效汽车北京998赛车网官方版下载? ?活性炭高效汽车北京998赛车网官方版下载

标签:, , , ,

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新