北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 产品展示
  3. 风淋室

北京998赛车网官方版下载:防爆风淋室

防爆风淋室和防爆货淋室都按用户要求定制作,防爆风淋室和自动门风淋室、快速卷帘门风淋室都是高质量净化设备,防爆风淋室比自动门风淋室和快速卷帘门风淋室制作难度高些。

防爆双开门风淋室

防爆风淋室是指风淋室的电机、指示灯、照明灯、接线管必须严格按照防爆标准配置及安装,制作要求比普通的风淋室要高很多,因此防爆风淋室价格也要比普通风淋室的价格要贵很多。

防爆风淋室是人/货进入洁净室所必需的通道,为了减少由于人/货进出带来的大量尘埃粒子,在洁净室的入口处安装功能齐全的“气闸室”可以减少北京998赛车网官方版下载污染微粒的数量,当人/货通过风淋室时,污染微粒被经过高效过滤的高度洁净北京998赛车网官方版下载射掉,25m/s以上的高风速确保了有效的喷射和飘移微粒经过初效汽车北京998赛车网官方版下载和高效汽车北京998赛车网官方版下载两级过滤基本过滤掉。

防爆风淋室是一种净化行业技术设备,为有可燃气体,易燃产品车间而产推出的高科技安全型防爆设备风淋室,比如石油、化工系统等部分洁净厂房,防爆风淋室主要配置有:防爆风机,离爆灯器,304不锈钢等。

防爆双开门风淋室

防爆概念:
可能发生爆炸的环境。(如:可燃性气体,粉尘环境,炼油、石化厂,加油站、加气站等) ,爆炸性气体环境 大气条件下,气体、蒸汽或雾状的可燃物质与北京998赛车网官方版下载构成的混合物,在该混合物中点燃后,燃烧将传遍整个未燃混合物的环境。(如:CH4,C2H2,C2H4,NH3,CO,C2H5OH等防爆电气设备)。

防爆单开门风淋室

防爆风淋室构造特点:

1、进出洁净室时,安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。
2、与普通电子照明相比,电子照明能有效减少能量消耗,散发更均衡的光线。
3、防爆离心风机被连接在不锈钢的风管口,它们一起为有效的清洁提供高效率的喷射。
4、复位断路器为风机和电路板增加了安全可靠性。
5、全部是用优质的A3冷扎钢板多层酸洗喷塑或全不锈钢制造。与未涂层的冷扎钢板相比,用多层酸洗喷塑A3冷扎钢板对外来的腐蚀和生锈起到一个良好的保护屏障。
6、多角度可调整的不锈钢喷嘴经久耐用;采用耐用美观的不锈钢门,配透明视窗;地面采用的是抗磨损容易清洗的不锈钢板。
7、污染的北京998赛车网官方版下载通过G4级初效汽车北京998赛车网官方版下载有隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载过滤可达到99.99%的过滤效率(针对0.3微米的尘埃粒子)。
8、工业级别的电磁锁确保不会移位,韩国红外感应器自动感应吹淋,正泰中间继电器。
9、紧急停止开关安装在工作区的内部,能迅速切断电源,使所有的门处于打开状态。

离爆灯器

来自广州梓净的经验建议:
1、防爆风淋室一般箱体制作要求为SUS304不锈钢制作。门最好是手拉门,如果风淋室门必须为自动门,建议选择气动门,用气缸来控制。
2、防爆风淋室风机要求必须是防爆的,防爆风淋室箱体尺寸比普通风淋室箱体尺寸要大很多。
3、指示灯、照明灯、接线管必须严格按照防爆标准配置及安装。

防爆风机

防爆风淋室规格尺寸与技术参数:

防爆风淋室规格尺寸与技术参数

防爆风淋室如何正确使用?
防爆风淋室室在安装完并验收完毕后,也就可以正式使用了。一般要求,人员或货物进入风淋室后,最好能举起手臂,并转动身体,然后不停地拍打全身的衣服,停留规定的时间后,才可以出防爆风淋室。上面的这些动作要求,全部是为了保证达到最好的除尘效果,但在实际使用时,很少有人做到,即使是在风淋室内增设了语音提示功能后,也不能保证。另外,根据不同控制方式,防爆风淋室的使用也有所不同。其实如此看来,防爆风淋室和一般的风淋室也并无两样。

对于手动吹淋防爆风淋室,员工进入风淋室,待前后门关闭后,用手启动风机开关,开始吹淋,达到规定的时间后,出风淋室。素质不高的员工,进入这种风淋事后,会直接出风淋室,根本不会接受吹淋。所以这种形式的风淋室目前比较少见了。

目前常见的就是自动联锁感应吹淋风淋室了,这种风淋室的前后门是联锁的,并在室内装有感应开关。当员工进入风淋室后,进口门关闭,感应开关感应到人员的存在,这时前后门同时锁。缁脊ぷ,达到规定的吹淋时间后,出口门才会打开,人员才能出风淋室。这种风淋室对进入其内部的人员有强制吹淋作用,保证了一定的吹淋效果。而当人员通过风淋室离开洁净间时,前后门锁及感应开关会根据被打开的先后顺序来决定是否需要吹淋,避免无效动作。

还有一种风淋室的进出口门配备了自动门,能感应到人员到来,自动开门。门的式样和现在一些商场或公共场所的自动门相似。这种风淋室比较适用于食品、化妆品、医药等行业,可以防止由于手接触门把手时,产生交叉感染。同样,这种风淋室通常也具有强制吹淋的功能,除非风淋室的通道特别长,人员通过所需的时间完全超过风淋所规定的时间。

具有强制吹淋的防爆风淋室,当人员在风淋室内被吹淋时,两门均被锁,不能进出。这对人员较多,且进出比较频繁时,通常会在风淋室旁或别的出口处单独设置一处隔离室,用于人员离开洁净间,以提高风淋室的利用率,减少不必要的等待。

标签:,

上一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新