北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 层流罩

北京998赛车网官方版下载:百级层流罩

广州梓净所提供的百级层流罩制作法有悬挂式百级层流罩,移动式百级层流罩,支架式百级层流罩,液槽密封百级层流罩,医用式百级洁净层流罩,质量可靠、规格尺寸齐全,广州梓净不仅具有精湛的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎您来电咨询此百级层流罩产品及价格等详细信息。

百级层流罩制作法有悬挂式百级层流罩,移动式百级层流罩,支架式百级层流罩,液槽密封百级层流罩,医用式百级洁净层流罩。
百级层流罩价格是以材质和大小尺寸来合理的价格,比如,华南,华北等不同地区的价格也不同。

百级洁净层流罩是一种可提供局部洁净环境的北京998赛车网官方版下载净化单元,可灵活地安装在需要高洁净度的工艺点上方,洁净层流罩可以单个使用,也可多个组合成带状洁净区域。

 

百级层流罩设计方案图
百级层流罩设计方案图

百级层流罩(又叫洁净层流罩净化层流罩是一种可提供局部百级洁净度的北京998赛车网官方版下载净化单元,是一种垂直单向流的、提供局部洁净百级环境的、无尘无菌净化设备;可灵活地按置在需要高洁净度的工艺点上方,以符合局部工艺点需要高洁净度的环境要求。洁净层流罩与土建式或装配式百级洁净室相比,具有投资。下砜,对厂房土建要求低,安装简便,运转费用低等优点。

百级层流罩是一种可提供局部百级洁净度的北京998赛车网官方版下载净化单元
百级层流罩是一种可提供局部百级洁净度的北京998赛车网官方版下载净化单元

百级层流罩设计特点:
1、百级层流罩的整体设计思想为采用模块化设计,各单元单独组成,可设备化进行安装和调试。

2、在汽车北京998赛车网官方版下载的安装形式与密封方面,液槽密封汽车北京998赛车网官方版下载的安装结构,可从技术上保证汽车北京998赛车网官方版下载下游无泄漏的北京998赛车网官方版下载污染,易于安装和更换。

3、风机箱采用外转子直联风机,易于安装与检修。在回风口可设置板式中效过滤,同时安装压差计,必要时方便更换。

4、静压箱部分,由于此处为正压结构,对吊顶内的密封要求不是非常高,故可简化对结构的要求。

5、照明采用泪珠式灯具,维修及更换具有通用性。

6、均流及送风面板,采用欧洲先进技术的进口高分子均流膜,具有阻力低,气流均匀及高透光性,可方便的进行清洁处理与安装。

悬挂式百级层流罩
悬挂式百级层流罩

百级层流罩用途及应用范围:
A、可应用于制药、微生物研究和科学实验等场所专用的局部净化设备,它提供一种垂直单向气流,部分洁净北京998赛车网官方版下载在工作区循环,部分排出至附近区域,使工作区产生负压,防止交叉污染,用于保证工作区的高洁净度环境。

B、在设备中进行粉尘、试剂称量、分装,可以控制粉尘、试剂外溢、上扬,防止粉尘、试剂对人体的吸入:,还避免粉尘、试剂的交叉污染,保护外界环境及室内人员的安全。洁净层流罩是将北京998赛车网官方版下载以一定地风速通过高效汽车北京998赛车网官方版下载后,形成均流层,使洁净北京998赛车网官方版下载呈垂直单向流,从而保证了工作区内达到工艺要求的洁净度。

百级洁净层流罩是在低洁净度环境下,创造局部高洁净度环境的装置,可使局部工作环境达到百级,可独立形成回风系统或与管道系统连接,净化面积灵活,配置低噪音离心风机及减震装置,安装为悬吊或支架支撑形式,箱体采用优质304不锈钢,结构坚固,电器系统安全可靠,百级洁净层流罩广泛应用于电子、医药、国防、科技、生物工程等领域,是在低净化区域中达到高净化级别要求的理想设备。

百级层流罩应用于精密电子装置操作间及制药车间安全洗烘灌封流水线、抗生素瓶洗烘灌封流水线,口服液瓶洗烘灌封流水线,大输液生产线上的洁净送风处理等环境广泛使用。

 

液槽密封层流罩
液槽密封层流罩

百级层流罩工作原理:百级层流罩采用垂直单向流的气流形式,送风先要通过初效汽车北京998赛车网官方版下载进行预过滤,将气流中的大颗粒粉尘粒子处理掉。经过预处理后的北京998赛车网官方版下载,再经过高效汽车北京998赛车网官方版下载进行二次过滤,以起到充分保护高效汽车北京998赛车网官方版下载的作用。在离心风机提供的压力下,通过高效汽车北京998赛车网官方版下载,使之达到洁净要求。所有气流均经过高效汽车北京998赛车网官方版下载处理,所以送风,排风均不带残余粉尘,避免了二次污染。由于在工作区域形成稳定的单向流,起到保护外部环境的作用。

医用式洁净层流罩
医用式洁净层流罩

百级层流罩结构说明:
洁净层流罩由sus304机箱、高效汽车北京998赛车网官方版下载、可变风量风机组、风速和压差检测仪、照明组件等几大部件组成。机箱采用镜面无指纹不锈钢SUS304制作,钣金一体折弯制作成型,美观洁净,易于清洁消毒。

洁净层流罩采用了可调风量的风机系统,通过调节风机的工况,可使洁净工作区中的平均风速保持在额定的范围内(0.45m/s),采用不锈钢风速仪检测风速,并反回由控制器将风机风速恒定在设定值。

洁净层流罩气流流形为垂直流,北京998赛车网官方版下载自上而下流动,配有高效阻力检测压差表,实时检测高效阻力。

洁净层流罩有吊装式和支架安装式。送风面有孔板送风和均流膜送风两种方式。

洁净层流罩可以单个使用,也可多个连接组成带状洁净区域。层流罩是将北京998赛车网官方版下载以一定地风速通过高效汽车北京998赛车网官方版下载后,形成均流层,使洁净北京998赛车网官方版下载呈垂直单向流,从而保证了工作区内达到工艺要求的洁净度。

移动式层流罩
移动式层流罩

百级层流罩清洗方法:
百级层流罩清洗方法主要用清洁剂倒在适量的清水里把百级层流罩放在里面.泡着十到二十分钟之后进行来回拉动,直到清洗干净。

支架式层流罩
支架式层流罩

广州梓净所提供的北京998赛车网官方版下载净化产品及设备有风淋室,货淋室,初效汽车北京998赛车网官方版下载,中效汽车北京998赛车网官方版下载,高效汽车北京998赛车网官方版下载、超净工作台,洁净工作台,传递窗,风淋室配件,风淋室控制器,化学汽车北京998赛车网官方版下载,FFU风机过滤单元,北京998赛车网官方版下载自净器,洁净棚,新风柜,过滤柜,通风柜,洗手池,洁净采样车,送风天花,高风效送口等等洁净室及配套用净化产品等。无尘车间净化设备广泛应用于电子、半导体、生物制药、食品加工、核工业、汽车制造业,空调暖通业行业和领域等。

梓净从净化设备与净化工程,无尘车间承建商,无尘车间工程,无尘车间建设,无尘车间洁净度测试,无尘车间解决方案,百级无尘车间,千级无尘车间,万级无尘车间,无尘车间标准,无尘车间施工,无尘车间设备,无尘车间设计、无尘车间施工、无尘车间维护,无尘车间亦称净化车间或无尘室洁净室。

“梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备产品质量保证:
1、我司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载产品已获国内;
2、为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台北京998赛车网官方版下载净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载都在标准万级无尘车间内生产、检测。
3、产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。
4、产品包装:木箱或纸箱包装;
5、发货方式:货运;
6、交货时间:合同签订后我司收到货款之日起5个工作日内完成生产,3个工作日内到货;
服务宗旨:
7、公司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载可提供长期的支持;
8、故障受理:省外48小时,省内24小时;

上一个:

下一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新