北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 新闻动态

北京998赛车网官方版下载:中效汽车北京998赛车网官方版下载过滤原理

新闻动态 45

中效汽车北京998赛车网官方版下载过滤原理

中效汽车北京998赛车网官方版下载的过滤原理,F5级中效汽车北京998赛车网官方版下载,F6级中效汽车北京998赛车网官方版下载,F7级中效汽车北京998赛车网官方版下载,F8级中效汽车北京998赛车网官方版下载,F9级中效汽车北京998赛车网官方版下载。
1、拦截北京998赛车网官方版下载中的尘埃粒子,随气流作惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动,当微粒运动撞到其它物体,物体间存在的范德华力(是分子与分子、分子团与分子团之间的力)使微粒粘到纤维表面。

进入过滤介质的尘埃有较多撞击介质的机会,撞上介质就会被粘住。较小的粉尘相互碰撞会相互粘结形成较大颗粒而沉降,北京998赛车网官方版下载中粉尘的颗粒浓度相对稳定。

室内及墙壁的退色就因为这原因。把纤维汽车北京998赛车网官方版下载像筛子一样看待是错误的。

F5级、F6级、F7级、F8级、F9级中效袋式汽车北京998赛车网官方版下载

 

2、 惯性和扩散颗粒粉尘在气流中作惯性运动,当遇到排列杂乱的纤维时,气流改变方向,粒因惯性偏离方向,撞到纤维上而被粘结。粒子越大越容易撞击,效果越好。

小颗粒粉尘作无规则的布朗运动。颗粒越。薰嬖蛟硕骄缌,撞击障碍物的机会越多,过滤效果也会越好。

北京998赛车网官方版下载中小于0.1微米的颗粒主要作布朗运动,粒子小,过滤效果好。大于0.3微米的粒子主要作惯性运动,粒子越大效率越高。

扩散和惯性都不明显得粒子最难过滤掉。测量高效汽车北京998赛车网官方版下载性能时,人们 经常规定测量最难测量的粉尘效率值。

3、静电作用由于某种原因,纤维和微粒可能带上电荷,产生静电效应。带静电的过滤材料过滤效果可以明显改善。原因:静电使粉尘改变运动轨迹并撞上障碍物,静电使粉尘在介质上粘的更牢。

能长期带静电的材料也称作”驻极体”材料。材料带静电后阻力不变,过滤效果会明显改善。静电在过滤效果中不起决定作用,只起辅助作用。

4、化学过滤化学汽车北京998赛车网官方版下载主要有选择性的吸附有害气体分子。 活性碳材料中有大量看不见的微孔,有较大的吸附面积。

米粒大小的活性碳中,微孔内面积有十几平方米大。 游离分子接触活性碳后,在微孔中凝聚成液体因毛细管原理呆在微孔中,有的与材料和而为一体。没有明显化学反应的吸附称为物理吸附。

有的对活性碳进行处理,被吸附的颗粒与材料进行反应,生成固体物质或无害气体,称为怀学吸附。 活性碳在使用过程中材料的吸附能力不断减弱,当减弱到某一程度,汽车北京998赛车网官方版下载将报废。如果仅为物理吸附,用加热或水蒸汽熏可使有害气体脱离活性碳,使活性碳再生。

中效汽车北京998赛车网官方版下载更换周期 :
中效汽车北京998赛车网官方版下载在额定风量使用条件下,3—4个月即需更换汽车北京998赛车网官方版下载;
或当汽车北京998赛车网官方版下载的阻力达到400Pa以上时,必须更换汽车北京998赛车网官方版下载;
如汽车北京998赛车网官方版下载使用的是可清洗式滤料,则更换下的滤料,可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干,然后换上;最多允许清洗二次,即必须更换新的汽车北京998赛车网官方版下载;
如使用环境中含尘浓度较大,则此使用寿命周期还将减少。

中效汽车北京998赛车网官方版下载注意事项:
中效汽车北京998赛车网官方版下载定期检查汽车北京998赛车网官方版下载进风面有无杂物堵塞情况、滤料表面有无破损;如有物品堵塞表面,则应清除;滤料表面破损严重,则必须更换新的滤料或更换新的汽车北京998赛车网官方版下载重新安装;汽车北京998赛车网官方版下载安装时,要保证与框体的压边处密封性良好,以防止风量泄露;不可用重物去撞击汽车北京998赛车网官方版下载的表面,不可用力去拉汽车北京998赛车网官方版下载的滤料表面;安装时,应使滤袋口长度方向垂直于地面,以保证送风的过滤效果和增加使用寿命。

中效袋式汽车北京998赛车网官方版下载被广泛应用于中央空调通风系统、制药、医院、电子、食品等工业净化空调中。

广州梓净致力于北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,初效汽车北京998赛车网官方版下载,中效汽车北京998赛车网官方版下载,高效汽车北京998赛车网官方版下载的研发、生产与销售;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载分别为初效汽车北京998赛车网官方版下载,中效汽车北京998赛车网官方版下载,高效汽车北京998赛车网官方版下载主要应用于半导体电子精密机械、光电、学校研究机构、冶金、化工、纺织、家具、制药、医院、化妆品、食品、生物、喷涂线北京998赛车网官方版下载净化过滤等行业。

关于汽车北京998赛车网官方版下载产品:北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,空调汽车北京998赛车网官方版下载,空调过滤网,中央空调初效汽车北京998赛车网官方版下载,金属网初效汽车北京998赛车网官方版下载,活性炭初效汽车北京998赛车网官方版下载,初效汽车北京998赛车网官方版下载,初效板式汽车北京998赛车网官方版下载,玻璃纤维袋式汽车北京998赛车网官方版下载,初效袋式汽车北京998赛车网官方版下载,初效密皱式汽车北京998赛车网官方版下载,尼龙网粗效汽车北京998赛车网官方版下载,耐高温初效汽车北京998赛车网官方版下载,初效箱式汽车北京998赛车网官方版下载,纸框板式汽车北京998赛车网官方版下载,全金属汽车北京998赛车网官方版下载、空调尼龙过滤网、平板式汽车北京998赛车网官方版下载、漆雾汽车北京998赛车网官方版下载、净化空调汽车北京998赛车网官方版下载,纸框初效空调汽车北京998赛车网官方版下载。
中效汽车北京998赛车网官方版下载分别为中效袋式汽车北京998赛车网官方版下载,有隔板中效汽车北京998赛车网官方版下载,FB板式中效汽车北京998赛车网官方版下载,中效箱式汽车北京998赛车网官方版下载,V字形大风量中效汽车北京998赛车网官方版下载。
高效汽车北京998赛车网官方版下载分别为无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载,有隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载,耐高温高效汽车北京998赛车网官方版下载,组合式亚高效汽车北京998赛车网官方版下载,超高效汽车北京998赛车网官方版下载,DOP带液槽式高效汽车北京998赛车网官方版下载,刀架式高效汽车北京998赛车网官方版下载(密褶式高效汽车北京998赛车网官方版下载/组合式大风量高效汽车北京998赛车网官方版下载)ULPA超高效汽车北京998赛车网官方版下载。高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载可按客户要求规格尺寸订作!

“梓净”牌产品介绍:风淋室,货淋室,初效汽车北京998赛车网官方版下载,中效汽车北京998赛车网官方版下载,高效汽车北京998赛车网官方版下载,传递窗,高效送风口,超净工作台,FFU,层流罩,洁净棚,自净器,新风柜,过滤柜,活性炭过滤柜, 回风百叶窗,家用FFU北京998赛车网官方版下载净化器,送风天花,实验室设备,采样车,净化工程。

“梓净”牌产品质量保证:
>>我司出产的”梓净”牌风淋室和北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载产品已获国内、国际多项产品认证;
>>为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台北京998赛车网官方版下载净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载都在标准万级无尘车间内生产、检测。
>>产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。
>>产品包装:木箱或纸箱包装;
>>发货方式:货运;
>>交货时间:合同签订后我司收到货款之日起5个工作日内完成生产,3个工作日内到货;
六、服务宗旨:
>>公司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载可提供长期的技术支持;
>>故障受理:省外48小时,省内24小时;

本文来源:高效汽车北京998赛车网官方版下载厂家/转载请注明来源!

 

推荐阅读:

中效袋式汽车北京998赛车网官方版下载?

?F5级中效袋式汽车北京998赛车网官方版下载

?F6级中效袋式汽车北京998赛车网官方版下载

F7级中效袋式汽车北京998赛车网官方版下载

F8级中效袋式汽车北京998赛车网官方版下载

F9级中效袋式汽车北京998赛车网官方版下载

 

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新