北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 新闻动态

北京998赛车网官方版下载:高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载需要注意哪些事项问题

新闻动态 36

高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载需要注意哪些事项问题

那么、我们来看看高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载应该注意哪些事项;
高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载从验收基准
1.凡是连续性读值超过 0.01﹪视为泄漏,每一片高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载测试及修换后均不得有泄漏,边框也不得有泄漏。
2.每一片高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的修补面积不得大于高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载面积的3%。
3.任何修补长度不得大于38㎜。

高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载若有破损则应修补或更新,然后重新再测。
边框若有泄漏,应重新安装、调整,直到无泄漏为止。
记录时必须登记扫描结果,泄漏状况与处理方式。
说明:对于 HVAC 系统中的 HEPA, 为使气溶胶到达 HEPA 时 时的浓度均匀,可将气溶胶直接从系统风机的负压一侧引入,如要从风管中引入,则应在距 HEPA 至少 10 倍风管直径处引入,并尽量减少拐弯(美国环境科学和技术学会)。

一般情况下,保持上游气溶胶达到要求浓度,且浓度波动在一定范围即可。对于层流罩、超净台上的 HEPA ,气溶胶直接从系统风机的负压一侧引入。

20170830183303

 

广州梓净致力于北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,初效汽车北京998赛车网官方版下载,中效汽车北京998赛车网官方版下载,高效汽车北京998赛车网官方版下载的研发、生产与销售;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载分别为初效汽车北京998赛车网官方版下载,中效汽车北京998赛车网官方版下载,高效汽车北京998赛车网官方版下载主要应用于半导体电子精密机械、光电、学校研究机构、冶金、化工、纺织、家具、制药、医院、化妆品、食品、生物、喷涂线北京998赛车网官方版下载净化过滤等行业。

“梓净”牌产品质量保证:
>>我司出产的”梓净”牌风淋室和北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载产品已获国内、国际多项产品认证;
>>为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台北京998赛车网官方版下载净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载都在标准万级无尘车间内生产、检测。
>>产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。
>>产品包装:木箱或纸箱包装;
>>发货方式:货运;
>>交货时间:合同签订后我司收到货款之日起5个工作日内完成生产,3个工作日内到货;
六、服务宗旨:
>>公司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载可提供长期的技术支持;
>>故障受理:省外48小时,省内24小时;
推荐阅读:

高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载

如何选择高效汽车北京998赛车网官方版下载前置汽车北京998赛车网官方版下载从而延长寿命

高效汽车北京998赛车网官方版下载检漏试验-DOP法(梓净最新检漏法)

本文来源:高效汽车北京998赛车网官方版下载厂家/转载请注明来源!

 

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新