北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 产品展示
  3. 传递窗

北京998赛车网官方版下载:输送线传递窗|pu输送带传递窗

,又称为pu输送带传递窗和传动带输送带传递窗及皮带输送线传递窗,物流输送线传递窗的制作法于其它普通传递窗不一样,物流输送线传递窗下面加了条流水线,上层要传递货物。物流输送线传递窗一般要做整个高度才可以,门上面也要固定好。

输送线传递窗设计图定做运输带传递窗时,输送带传递窗厂家技术人员需要了解您传递物品有多重才配运输带!还有运输带传递窗的紫外线杀菌灯是自动开启,还是手动开启。运输带传递窗可按用户大小尺寸及要求设计定作。

输送线传递窗可按用户大小尺寸及要求设计定作。输送线传递窗制作要求:

输送线传递窗传递窗内尺寸宽*深*高分别做多大?要不要带风淋,输送线进、出各做多长?传递物品一件多重?传递窗、输送线用201不锈钢还是304不锈钢制作?

输送线传递窗可按用户大小尺寸及要求设计定作。输送线传递窗工作流程:

1、货物进入前端输送带→前端升降门自动开启→货物进入传递窗内→升降门自动关闭→紫外线灯手动控制开关→设定灭菌时间完毕→后端升降门自动打开货物完全通过→后端升降门自动关闭→货物在未端输送带停止→待货物取走后方可开启下一次输送。
2、若货物需要回输出室外→按下回输按键→输送带会反转运行→室外输送带要保证没有物品防。
1、材质: 1.2mm304不锈钢板
2、窗玻璃: 5.0mm高透明度钢化玻璃
3、通道规格:500X500X400mm

输送线传递窗可按用户大小尺寸及要求设计定作。输送线传递窗配置:

1、PLC控制系统
2、带201不锈钢滚筒3段(500宽X800/500/900深X600mm高带可调节脚);
3、急停开关;
4、带触摸屏X1PCS
5、紫外线灭菌灯
6、电源220V 总功率: 1500W
7、正反转按键止反转运行后物品掉下。

输送线传递窗可按用户大小尺寸及要求设计定作。

输送带传递窗还可吹淋被传递物品的表面,防止物品可能携带尘埃进入洁净室。输送线传递窗被广泛应用于微细科技、生物实验室、制药厂、医院、食品加工业、LCD、电子厂等等一切需要北京998赛车网官方版下载净化的行业领域。
输送线传递窗具体功能是一种置于洁净室隔墙的装置,是一种洁净室的辅助设备,输送线传递窗用于不同的洁净区之间,洁净区与非洁净区之间小件物品的传递,洁净厂房专用传递窗,具有气闸的作用,防止非洁净的北京998赛车网官方版下载进入洁净室。

输送线传递窗

输送带传递窗主要用于不同级别的洁净房间的小件物料传递或洁净区与非洁净区之间小件物品的传递;是洁净区内为减少开门次数而设置的一种传递物品的装置;能够防止低级不洁净北京998赛车网官方版下载在传递物料时进入高等级洁净房间,它使洁净室的污染降低到比较低的程度。

传动带输送带传递窗输送带传递窗在传递物料时,顶部吹出高速、洁净气流,吹除货物表面的尘粒,此时,两侧门可以打开也可关闭,洁净气流起到气闸作用,以保证洁净室室外的北京998赛车网官方版下载不会影响室内的洁净度。

传动带输送带传递窗输送带传递窗具有以下几项特点:
输送线传递窗按用途分为标准型传递窗和洁净型传递窗两种;外壳按材料分为钢板喷塑型和全不锈钢型俩种;按门互锁形式分为机械互锁和电子互锁两种;通用型尺寸,特殊规格按用户要求制作。

传动带输送带传递窗输送带传递窗运输问题注意要点:

A、输送带传递窗适用一般交通工具运输,运输途中,防止雨、雪侵袭,以免造成损坏,锈蚀。

B、输送带传递窗应存温度为-10℃~ 40℃,相对湿度不大于80%,无酸碱等腐蚀性气体的库。

C、输送带传递窗开箱时,应文明作业,不得有、野蛮的操作 ,以免伤及箱内净化单元或造身伤害。

D、输送带传递窗开箱后,请确认产品是否为所定产品,然后对装箱清单内容仔细检查是否有缺件,各部件是否有因运输造成的损坏象,如发现损坏,请在收到产品两天内与传递窗厂家。

E、出现自行改装现象,则不在保质范围之内。

物流输送线传递窗输送带传递窗电气问题注意要点:

1、请不要在一分钟内反复操作电源开关,以免因操作而损坏电器元件。

2、传递窗不具能力,严禁在易燃易爆的下使用。

3、请不要产品内的电器元件,当必要时请先切断电源。

4、一定不要改装,以免触电、火*等事故。

5、检查传递窗时请切断电源,以免无意中启动运行,造身伤害。
输送带传递窗无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载现行用的密封胶是A、B胶,而其他生产厂家用的是聚氨酯胶。A、B胶的调胶比例为12,其密封性能好,但一旦比例失调,就会造成严重的后果,譬如说胶不干,或者是胶气泡等现象,致使汽车北京998赛车网官方版下载报废。

6、请不要将重物电源引线上、不要夹压电源线,以免电源引线破损而引发灾、触电。

7、更换熔断器时,要确保其容量不得超过容量,以免引起灾。

物流输送线传递窗

传递窗根据箱体材质不同可分为不锈钢传递窗、外钢板内不锈钢传递窗等。传递窗制作常用板材有冷轧钢板(A3板)与不锈钢板(SUS201,SUS304,SUS316等)。

输送带传递窗厚度一般为0.8~1.5mm。(传递窗制作属于薄板焊接,对焊工焊接技术及打磨技术要求较高,传递窗内胆均为砂光不锈钢,不同材质传递窗价格成本不同。)

输送带传递窗一般吹淋时间可以通过计算时间来结果,假如你想要在10分钟内过完工人的话,一次吹淋时间一般在20秒左右,一分钟可吹淋3次,30人吹淋,一次1人的话,10分钟解决问题;

您还可以了解更多相关传递窗产品:风淋传递窗? ?层流传递窗?落地式传递窗?电动升降传递窗?滚筒式传递窗

 

标签:,

上一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新