北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 产品展示
  3. 超洁净工作台

北京998赛车网官方版下载:升降门超净工作台

升降门超净工作台介绍:
升降门超净工作台气流形式为垂直流,升降门超净工作台又叫推拉门超净工作台、洁净工作台、无菌工作台(注意:只有垂直流超净工作台才可以做升降门!)。

升降门超净工作台又叫推拉门超净工作台、洁净工作台、无菌工作台升降门超净工作台工作原理:

升降门超净工作台是一种提供局部无尘无菌工作环境的单向流型北京998赛车网官方版下载净化设备,一体垂直流超净工作台采用垂直单向流的气流形成原理,将低噪音离心风机、静压箱、高效汽车北京998赛车网官方版下载结合形成单独一体的单元式结构。升降门超净工作台是采用单向北京998赛车网官方版下载流,室内北京998赛车网官方版下载经预初效汽车北京998赛车网官方版下载进入静压箱,再经过高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,最后在操作区内形成高度洁净的单向北京998赛车网官方版下载流,是提供操作区高洁净度工作环境的理想设备。

注意:只有垂直流超净工作台才可以做升降门

升降门超净工作台配置:
1、产品材质:箱体采用优质304砂光不锈钢(厚度:国标1.0MM)制作,台面两侧配5mm透明优质玻璃挡板,配优质砂光不锈钢台面,使工作区域显得宽敞明亮,确保净化使用级别,配优质升降门导轨;

2、风机装置:采用专用高效风机,具有震动。诵形榷,低噪声免维护优点;

3、北京998赛车网官方版下载过滤装置:配备我司自产铝框无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载,过滤效率为:99.99%@0.3um(MPPS),确保净化使用级别达到静态100级@0.3um( 美联邦 209E );

4、控制系统:电子板调速;

5、辅助配置:配洁净三雄日光灯,配万向脚轮;

6、参数标准:噪声等级≤55Db,平均面风速0.3~0.6m/s,电源220V/50hz,功率0.3KW。

升降门超净工作台产品结构升降门超净工作台用途:

超净工作台广泛适用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。

升降门超净工作台技术参数:

型号 ZJ-SJHCB-1000 ZJ-SJHCB-1200 ZJ-SJHCB-1500
外形尺寸
(L*W*H mm)		 1000*700*1850 1200*700*1850 1500*700*1850
工作区尺寸
(L*W*H mm)		 900*650*600 1100*650*600 1400*650*600
生产/检验标准 标准(FS-209E)
风量(m3/h) 1200 1500 2000
风速(m/s) 0.45m/s±20%可调
净化级别 100级
高效汽车北京998赛车网官方版下载效率 99.999%@0.3μm
高效汽车北京998赛车网官方版下载数量 1 1/1 2
工作台材质 表面:砂光不锈钢,背面:冷轧钢板喷漆防尘处理
噪声 <58dB <60dB <62dB
噪声测试位置 距离工作台正面前方200mm,地面高1020mm处
电源 220V,50HZ
功率 0.18KW 0.25KW 0.36KW
适用人数 1人 1-2人 2-3人

注:不同用户的需求不同,可根据实际要求制作。

推荐:水平流超净工作台 垂直流超净工作台 超净工作台高效汽车北京998赛车网官方版下载

标签:

上一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新