北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 实验室家具

北京998赛车网官方版下载:取材台-不锈钢取材台-病理取材台

取材台又称为病理取材台、实验室取材台、不锈钢取材台,封闭式病理取材台。取材台被广泛应用于病理实验室中,为实验人员提供一个洁净的取材环境,符合“环保条例”的有关要求,是病理医生的设备。也是实验室非常重要的设备之一。
1、取材台主体框架台面板采用1.0mm不锈钢SUS304模具折边成型后焊接,侧板等采用1.0mm不锈钢SUS304模具成型,表面抛光拉丝处理;

2、大功率吸风装置,排风系统安装简单,低噪音,能快速清除有害气体。

3、抽风罩长腰槽孔成型,抽风罩上方有宽大的存放平台,可以存放取材时所需的物品;

4、整个取材台面有一定的斜度。
取材台采用304不锈钢材料制作,可有效防水、防腐,根据不同客户需要备有不同的款式及配件,操作实用安全方便;合理的通风系统,可彻底解决取材过程,为实验人员提供一个洁净安全的取材环境。
取材台外形,工艺先进,实用,功能齐全;是病理医生首选的安全设备。

推荐实验室家具设备、实验室通风柜、全木实验台、PP实验台、全钢实验台、钢木实验台等。

取材台是病理实验室中非常重要的安全设备之一。取材台是病理实验室中非常重要的安全设备之一:

取材台采用304不锈钢材料制作,可有效防水、防腐,根据不同客户需要备有不同的款式及配件,操作实用安全方便;合理的通风系统,可彻底解决取材过程中福尔马林产生的有害气体,为实验人员提供一个洁净安全的取材环境。取材台外形,工艺先进,实用,功能齐全;是病理医生首选的安全设备。

取材台被广泛应用于病理实验室中,为实验人员提供一个洁净的取材环境,符合“环保条例”的有关要求,是病理医生的设备。也是实验室非常重要的设备之一。

取材台配置说明:
1、取材台厚度为1.0MM的304不锈钢外壳和厚度及316不锈钢台面。

2、取材台下排气系统,大功率吸风装置,低噪音。下排风,长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔,排风量500-600m3/h ,全压范围330-550pns,工作风噪﹤50db,风速≥0.8m/s,配优质PVC防腐风管。

3、取材台射灯。

4、冷热水伸缩龙头,外接口。

5、取材台电热水器。

6、取材台40W紫外线消毒灯。

7、取材台40W日光灯。

8、取材台1400W自动感应式烘手机。

9、取材台台面自动冲洗装置。

10、取材台深度为280mm的不锈钢水槽,下面有过滤网的下水漏斗。

11、取材台粉碎机。

12、取材台磁性吸附工具架。吸附取材工具。

13、取材台放大镜。

14、取材台活性炭北京998赛车网官方版下载净化装置,有效吸附气体,保证病理工作者的健康(建议每3个月更换一次活性炭)。

15、取材台洗眼器。

16、取材台摄像头。

取材台采用304不锈钢材料制作取材台规格尺寸及技术要求可非标定制!

推荐阅读:初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载 中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载 高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载

上一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新