北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 技术资料

北京998赛车网官方版下载:层流洁净室北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载(高效或超高效,中效)有隔板、无隔板领域

技术资料 42

层流洁净室北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载(高效或超高效,中效)有隔板、无隔板领域:
层流洁净室北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载(高效或超高效)有隔板、无隔板高效(逐台扫描检验、流速均匀),送风末端。

无隔板汽车北京998赛车网官方版下载

无隔板汽车北京998赛车网官方版下载(高效,超高效)适用领域:
高效:常用于洁净室末端。
超高效:医院的手术室、实验室、制药室、微电子、光纤设备、食品加工等洁净度要求较高的工作环境。

有隔板汽车北京998赛车网官方版下载(中效,高效)适用领域:
高效:净化空调系统、局部净化设备末端过滤,可用于经常变换风量的环境。
中效:中央空调和集成送风系统,可用于空调系统的初级过滤,以保护系统中高效汽车北京998赛车网官方版下载和系统本身。在北京998赛车网官方版下载净化洁净度要求不高的场合,经中效汽车北京998赛车网官方版下载过滤处理后的北京998赛车网官方版下载可直接送至工作区域。

层流洁净区,顾名思义即气流组织形式为单向流、层流状态的洁净工作区域;而层流状态由于各项参数都能达到A级(原100级)洁净标准又称为100级区。能达到层流标准的方法有如下几种:
一、如果操作面积较。蚩梢栽贐级或C级区域下保用超净台、生物安全柜等单体操作设备。
二、大面积则可以用FFU,即风机过滤单元。
三、也可以用层流罩,形式与上不同;但原理相同。
四、也可以满布高效。

推荐:初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载??中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载??高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载

有隔板汽车北京998赛车网官方版下载

层流洁净室的工作原理:
在层流洁净室内,气流从送风口到回风口流经线路断面几乎没有什么变化,加上进风后入静压箱和高效汽车北京998赛车网官方版下载受均压均流作用,洁净室全室断面上的流速比较均匀,至少在工作区内气流流线单向平行,没有涡流,即所谓的平行单向流洁净室。
在洁净行业,单向流洁净室与层流洁净室指代的一般是同一种洁净室。虽然单向流洁净室的流态从雷诺数判断是紊流的,按照流体力学来讲不是层流,但英国标准BS-5295就曾把层流洁净室定义为单向流洁净室,中国在《北京998赛车网官方版下载洁净技术措施》称之为平行流洁净室,但在平行流后面同时也指出习惯上称“层流”。自美国联邦标准209C开始,正式称之为单向流洁净室。
在单向流洁净室内,清洁的洁净气体并不是一股或几股,往往冲满全室横断面,因此,这类洁净室并不是靠清洁的气体对室内脏气体的掺杂混合稀释作用,而是靠清洁气体推出作用将室内脏气体沿一个整体的横断面排去房间底部而至外,最终满足洁净室内气体的目的。洁净气体就如同一个气体活塞,沿着洁净室这一房间“气缸”,向下推进,而使得尘埃颗粒只能向下,没有向上返的可能,最终把原有的含尘浓度高的脏北京998赛车网官方版下载挤压出房间。

一开始的时候,其实会认为这类单向平行的气体应该冲满整体的洁净室才是单向流洁净室,但这在技术上那以实现,在经济上也造价太高。近年来,随着洁净室行业发展及洁净室意识转变,一般又又认为这类单向流仅仅在有局限的领域内全部气体沿平行流线以匀速流动即可,并会认为这样也能极力缓和涡流的发生。即经由全洁净室空间的清洁气体的单向流形态占支配地位的那么样的房间,也可称单向流洁净室。

所以,单向流洁净室不要求在整体的房间都具有单向平行的流线、均匀的速度、没有涡流,往往只要求单向平行流形态在这个房间中占支配地位,譬如在工作区域这一层空间确保了单向流,这一房间便是单向流洁净室。前边讲解过的国内外有关标准、措施中关于单向流洁净室满足的高洁净度等级,通常也是是指在工作区内满足的洁净度等级。

标签:, , ,

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新