北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 新闻动态

北京998赛车网官方版下载:食品生产企业的洁净车间组合式中效汽车北京998赛车网官方版下载+无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载

新闻动态 36

食品生产企业的洁净车间组合式中效汽车北京998赛车网官方版下载+无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载

无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载高效送风口采用精心设计的散流板,是气流分布更加合理,有效防止涡流的产生。同时内置“梓净”牌无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载,高过滤效率、低阻力,满足洁净车间末端送风的净化需求。
各种生产车间北京998赛车网官方版下载洁净度达到10000级,北京998赛车网官方版下载必须经过由以“梓净”牌组合式中效汽车北京998赛车网官方版下载+“梓净”牌无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载作为主力的北京998赛车网官方版下载过滤系统过滤后,由高效送风口送入洁净车间。

组合式中效汽车北京998赛车网官方版下载

食品行业洁净北京998赛车网官方版下载解决方案中北京998赛车网官方版下载过滤系统的“重要核心”——无隔板高效/超高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,其滤料采用的是超细玻璃纤维滤纸,具有有超高效率、低压力损耗使用寿命长等特点。

食品生产企业的洁净车间一般需要达到十万级北京998赛车网官方版下载净化标准。“梓净”建议采用集中式北京998赛车网官方版下载净化处理,即由标准组合式空调风柜+“梓净”牌北京998赛车网官方版下载过滤系统+洁净车间通风管道+“梓净”牌高效送风口+洁净室回风管道系统组成。将不断循环和补充的新风送入洁净车间内,以达到生产环境所需的洁净度。

您还可以了解更多相关北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载产品:初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载??中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载??高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载

标签:,

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新