北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 新闻动态

北京998赛车网官方版下载:DOP液槽式高效送风口配套的高效汽车北京998赛车网官方版下载漏泄测试

新闻动态 39

DOP液槽式高效送风口配套的高效汽车北京998赛车网官方版下载漏泄测试,DOP液槽式高效送风口配套的高效汽车北京998赛车网官方版下载本身就是液槽式高效汽车北京998赛车网官方版下载,这种高效汽车北京998赛车网官方版下载的漏泄测试基本上是把挑战微粒施放在高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载上游,然后在高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载表面与边框用微粒探测仪器搜寻有无泄漏。泄漏测试有几种不同的方式,适用在不同的场合。

高效送风口

PAO-DOP高效汽车北京998赛车网官方版下载检漏测试仪器:
使用仪器为气胶光度计(Aerosol Photometer)与微粒产生器(Aerosol Generator)。气胶光度计的显示版有模拟与数字两种,每年必须校正一次。微粒产生器有两种,一种是普通的微粒产生器,只要求高压北京998赛车网官方版下载,另一种是加热型微粒产生器,要高压北京998赛车网官方版下载和电源,微粒产生器不需要校正。

DOP高效送风口使用场合:
高效汽车北京998赛车网官方版下载(HEPA)一般是指对粒径大于等于0.3um粒子的捕集效率在99.99% 以上的汽车北京998赛车网官方版下载,通常作为制药企业洁净车间的末端过滤装置,用以提供洁净的北京998赛车网官方版下载。洁净室是否能达到和保持设计的洁净级别在一定程度上与高效汽车北京998赛车网官方版下载的性能及其安装有关。因此对洁净车间的高效汽车北京998赛车网官方版下载进行检漏测试,确保其符合要求,是保证车间洁净环境的重要手段之一。,FDA在无菌药品生产指南中也指出在高效汽车北京998赛车网官方版下载安装后应进行检漏测试,以检查汽车北京998赛车网官方版下载密封垫、框架及汽车北京998赛车网官方版下载滤材等处的密封性,对于无菌制剂生产车间应定期进行高效汽车北京998赛车网官方版下载的检漏试验。

DOP高效送风口配置:
箱体用优质冷轧薄钢板制作,表面经烤漆处理,结构简单可靠。它可作为终端高效过滤单元直接置于新建或改建的各级洁净室顶棚等处。
1.采用最新技术设计,使风流分布更加合理均匀;
2.箱体结构简单,高效汽车北京998赛车网官方版下载更换方便,是洁净室终端净化设备最好选择;
3.采用无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载,比传统采用的有隔板汽车北京998赛车网官方版下载阻力更小,过滤效率更高。
4.新款设计的汽车北京998赛车网官方版下载档板设计使高效汽车北京998赛车网官方版下载更紧密,保证过滤效果。

标签:, , ,

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新