北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 技术资料

北京998赛车网官方版下载:负压称量罩的初效,中效,高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载过滤系统要求

技术资料 48

负压称量罩的初效,中效,高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载过滤系统要求,负压称量罩的初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,液槽高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,负压称量罩内北京998赛车网官方版下载经初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载、中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,由离心风机压入静压箱,在经高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载后从气流扩散送风单元出风面吹出,洁净北京998赛车网官方版下载以均匀的断面风速流经工作区,从而形成高洁净的工作环境。
负压称量罩的北京998赛车网官方版下载经过三级过滤系统(高效汽车北京998赛车网官方版下载除去99.99%的颗粒≥0.3μm以上的所有灰尘)进行自循环,设计符合药厂GMP要求。

负压称量罩的初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,液槽高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,负压称量罩内北京998赛车网官方版下载经初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载、中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,由离心风机压入静压箱,在经高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载后从气流扩散送风单元出风面吹出,洁净北京998赛车网官方版下载以均匀的断面风速流经工作区,从而形成高洁净的工作环境。

负压称量罩净化等级:CLASS 100@0.5UM;
负压称量罩功能是一种用于制药、微生物研究和科学实验等。裳统屏孔ㄓ玫木植扛貉菇嗑簧璞,它提供一种垂直单向气流, 部分洁净北京998赛车网官方版下载在工作区循环,部分排出至附近区域,使工作区产生负压,防止交叉污染,用于保证工作区的高洁净度环境。在设备中进行粉尘、试剂称量、分装,可以控制粉尘、试剂外溢、上扬,防止粉尘、试剂对人体的吸入:,还避免粉尘、试剂的交叉污染,保护外界环境及室内人员的安全。

液槽高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载

负压称量罩说明:
1、蜂鸣器
2、风速传感器
3、PAO注入口
4、DOP检测口
5、中效压差表
6、初效压差表
7、高效压差表
8、集中控制屏
9、防尘插座
10、回风网孔板
11、排风网孔
12、启动按钮
13、急停
14、负压区
15、风管
16、风机箱
17、风机
18、初效汽车北京998赛车网官方版下载
19、液槽高效汽车北京998赛车网官方版下载
20、正压区
21、照明灯具
22、均流膜
23、无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新