北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 产品展示
  3. 洁净棚

北京998赛车网官方版下载:可移动式洁净棚|净化无尘棚

可移动式洁净棚又叫可拆卸式洁净棚,移动净化无尘棚,洁净房,可移动式洁净棚就是一种简洁又方便的小型洁净房,可移动式洁净棚就是在原普通洁净棚的基础上加上了可移动的功能,当然这里的可移动并不单纯的可以移动,主要还是要保证在移动的基础上能满足得到洁净要求,因此其难度主要表现在设计的严谨及配置的合理。

可移动式洁净棚便是在原一般洁净棚的基本上再加了可挪动的作用,自然这儿的可挪动并不单纯性的能够挪动,关键還是要确保在挪动的基本可以考虑获得清洁规定,因而其难度系数具体表现在设计方案的认真细致及配备的有效。

可移动式洁净棚

可移动式洁净棚特性:
安裝低成本,模块化设计的设计方案使拼装便捷;
能够随意挪动,缓解不必要的洁净棚花费开支;
设计方案紧凑型,重量较轻,装有万向轮的流通性四边丁二烯透明门帘;
可设定摸组下洁净区的自然环境总面积增大;
能够轻轻松松完成洁净度等级在100-10,000级中间;可几台组成,完成大洁净区的不一样清洁级别规定。

 

可移动式洁净棚

可移动式洁净棚特点
安装成本低,模块化的设计使组装方便
可以自由移动,减轻多余的洁净棚费用支出
设计紧凑,重量轻,配有脚轮的流动性四边乙烯透明门帘。
可设置模组下洁净区的环境面积变大。
可以轻松实现洁净度在100-10,000级之间。
可多台组合,实现大洁净区的不同洁净等级要求。

可移动式洁净棚产品介绍:采用铁方通喷塑、不锈钢方通、铝型材作为框架,FFU(风机过滤单元)送风,四周悬挂防静电垂帘或钢化玻璃,内部净化级别可达到静态1000级(美联邦209E标准)。洁净棚适用于操作区内局部净化级别要求高的区域,常用于乱流式的洁净室空间。

可移动式洁净棚

可移动式洁净棚配置:采用独立的高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载、或超高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载、以及FFU送风机组成的高级洁净空间。

可移动式洁净棚高效性:提供洁净的垂直气流,保持室内洁净度。具有独立的空调和回风系统,弹性间隔容易、建造成本低、使人与设备、产品有效隔离,可使人为的干扰及污染降至最低程度,从而提高产品合格率。

便捷性:一个标准10′×10′洁净棚只需几小时安装,拆卸更简便,弹性大、施工期短、迁移性佳。

洁净棚配置FFU

灵活性:——支架式可增加FFU的数量,从万级提升到百级净化级别。
使用领域:用于车间内部净化级别要求较高的区域,如流水线工作区域、高精确度产品的组装区域,如半导体工业、生物化学、医药和食品业等。

可移动式洁净棚适用领域:制药 食品 电子 光电 半导体 化工厂用等。

【贴心订制】洁净棚可根据任意需求,为您量身订造贴心产品。

标签:,

上一个:

下一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新