北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 新闻动态

北京998赛车网官方版下载:空调北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载通风系统为什么需要清扫?

新闻动态 49

空调北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载通风系统为什么需要清扫?空调北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载一般造成通风系统需要清扫的主要原因是系统内部产尘,甚至影响到通风效果,主要原因如下 :

空调北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载
使用差的北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载:
1、北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载管道积灰,通风不畅。

2、北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载温湿度适宜的积灰是微生物繁衍的理想场所。

3、北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载温湿度等传感与控制元件失灵。

4、空调北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载风机积灰,运行效率降低,能耗增加。

5、风阀、变风量末端等装置失效。

6、换热器积灰,传热效率降低,能耗增加。
对于大气尘,F7级中效汽车北京998赛车网官方版下载 的计重效率可达98%以上!

实践证明,使用F7以上效率的汽车北京998赛车网官方版下载,通风系统根本无需清扫!

一般来说, 平均每m3/h 的北京998赛车网官方版下载需要大约0.05m2的通风管道面积。

正常来说,使用F5以下效率的中效北京998赛车网官方版下载滤器,通风系统至少每5年应清扫一次。

清扫费用: 50¥ /m2使用F7(比色法80-90%)以上效率的汽车北京998赛车网官方版下载,通风系统根本无需清扫。

标签:, , , ,

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新