北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 技术资料

北京998赛车网官方版下载:通过泄漏检测了解中效汽车北京998赛车网官方版下载的使用寿命

技术资料 35

通过泄漏检测了解中效汽车北京998赛车网官方版下载的使用寿命

有隔板中效汽车北京998赛车网官方版下载
一、使用中效汽车北京998赛车网官方版下载:
1、根据厂家制定的监控程序,定期监控洁净室的北京998赛车网官方版下载洁净度。如果发现异常情况,如果被认为是高效汽车北京998赛车网官方版下载,则应更换。如果供气量降至70,则会发生泄漏;
2、根据空调净化系统验证要求定期验证,并在发现异常情况时按要求更换;
3、当在正常生产过程中发现异常情况时,如果压差不合格且感觉不到供气量,则在确定高效汽车北京998赛车网官方版下载问题时应更换分析原因;
4、厂家文件中规定的更换期限:
一般而言,应考虑诸如生产量,产生的粉尘量等因素,不应盲目监管,也不应使其蒙上阴影。

二、中效汽车北京998赛车网官方版下载泄漏的测试方法采用尘埃粒子计数法:
通常,使用诸如2.83L/min的小型采样仪器,并且使用由尘埃粒子计数方法指定的极限作为标准,或者发现粒子数量的显着变化。
操作方法:取样口距离汽车北京998赛车网官方版下载2至3厘米,移动速度为5至20毫米/秒。
使用仪器:烟雾发生器,检漏仪。
方法:接收器的采样头距滤波器约2厘米,检测速度在2~3cm/s之间。
标准:泄漏率应小于99.99。

袋式中效汽车北京998赛车网官方版下载

中效汽车北京998赛车网官方版下载泄漏检测
1.目的:通过检测中效汽车北京998赛车网官方版下载的泄漏,发现中效汽车北京998赛车网官方版下载及其安装的缺陷,及时采取补救措施。
2.适用范围:适用于洁净区域中效汽车北京998赛车网官方版下载的泄漏检测。
负责人:质量部门,生产部门。
4,程序:
4-1试验方法:粉尘颗粒计数扫描检验方法。
4-2测试范围:汽车北京998赛车网官方版下载的过滤材料,汽车北京998赛车网官方版下载框架的密封以及汽车北京998赛车网官方版下载组支撑架,支撑架和固定壁连接的连接。
4-3检测设备:粉尘颗粒计数器。

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新