北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 产品展示
  3. 高效汽车北京998赛车网官方版下载

北京998赛车网官方版下载:FFU配套高效汽车北京998赛车网官方版下载

FFU配套高效汽车北京998赛车网官方版下载产品说明:

什么是FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载?FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载是装在FFU风机上的高效汽车北京998赛车网官方版下载,一般制作形式为无隔板高效,滤料采用超细玻璃纤维,过滤等级为99.99%,主要捕集0.3um的灰尘颗粒。
FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载广泛应用于半导体、电子、平板显示器、磁盘驱动的厂家和光学、生物工业等,洁净生产线、洁净工作台、洁净室、组装式洁净室和层流罩等地方。

FFU配套无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载图片
FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载结构特点:
外框:铝型材,表面阳极处理
过滤效率:99.97%-99.999%(H13、H14) MPPS
滤料分隔: 热熔胶
出厂前逐台激光计数扫描检测
滤料:玻璃纤维滤纸 MPPS=最易穿透粒径
密封胶:聚氨酯连续运行温度:≤ 80°C
密封垫:聚氨脂/闭孔氯丁橡胶压条
耐湿性:≤100% RH
保护网:钢网喷塑,白色RAL9016,
进出风面均有金属护网。 .

 

FFU配套高效汽车北京998赛车网官方版下载细节图片
专业制造技术保证气流均匀、阻力低、寿命长;
铝型材外框、表面阳极处理;
进/出风面带金属护网;
可提供69mm、80mm、90mm、96mm、110mm等多种厚度;
逐台激光扫描计数MPPS(0.1-0.2um)效率:85%-99.9999%(EN1822);

FFU配套高效汽车北京998赛车网官方版下载结构图
附:FFU相关知识:
FFU又叫风机过滤单元,FFU风机,风机汽车北京998赛车网官方版下载单元(FFU)是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将北京998赛车网官方版下载吸入并经FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载HEPA过滤,过滤后的洁净北京998赛车网官方版下载在整个出风面以0.45m/s±20%的风速均匀送出。FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载广泛用于半导体、液晶制造业、电子、生物制药.等行业。
FFU风机过滤单元使用环境:
周围温度:5℃~40℃湿度:低于85%RH(没有湿气凝结状态下)周围北京998赛车网官方版下载:一般室内北京998赛车网官方版下载洁净度:100-10级请避免连续反复ON/OFF操作机体。

无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载图片

FFU风机过滤单元产品介绍:
风机过滤单元FFU是一种内配风机的吊顶用机组,用于乱流及层流洁净室内,具有可模块化连接使用的特点,出风面平均风速达到0.45m/s±20%。
突出特点:寿命长、噪音低、免维护、震动小、档位调速、可上千台连控管制。
严格把关:产品出厂前均按国际标准ISO14644-1,FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载用尘埃粒子计数器逐台扫描检测以确保质量。

FFU图片

FFU配套高效汽车北京998赛车网官方版下载一般是多久才可以更换呢?
什么都是有周期的、那么、FFU配套高效汽车北京998赛车网官方版下载更换周期是多久?
1、初效滤网每周清洗一次,每半年更换一次2、中效滤网不用清洗,每季度更换一次3、高效汽车北京998赛车网官方版下载每年更换一次。
备注:以上更换频率根据运行时间自行调整,考虑成本因素不能完全参照,指24小时运行的无尘室。另也根据空调风柜的运行环境情况有很大关系,保持机房卫生是关键,仅供参考。

2、亚高效汽车北京998赛车网官方版下载阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3倍)1年以上,超过标准随时更换。

3、粗低效汽车北京998赛车网官方版下载阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于2×设计或运行初阻力3-6个月,超过标准随时更换,每周对粗汽车北京998赛车网官方版下载、中效汽车北京998赛车网官方版下载、回风口装置清洗1次。

4、每6个月将初效、中效汽车北京998赛车网官方版下载更换1次。每年更换高效过滤网,中效汽车北京998赛车网官方版下载阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力6-12个月,超过标准随时更换。

5、高效汽车北京998赛车网官方版下载阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力3年以上,超过标准随时更换。手术室高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的安装,应符合下列规定:

FFU配套初效过滤网

高效汽车北京998赛车网官方版下载分别为无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载和有隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载,耐高温高效汽车北京998赛车网官方版下载,组合式亚高效汽车北京998赛车网官方版下载,超高效汽车北京998赛车网官方版下载,DOP带液槽式高效汽车北京998赛车网官方版下载,刀架式高效汽车北京998赛车网官方版下载(密褶式高效汽车北京998赛车网官方版下载/组合式大风量高效汽车北京998赛车网官方版下载)ULPA超高效汽车北京998赛车网官方版下载。高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载可按客户要求规格尺寸订作!

 

梓净产品质量保证:

>>我司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载产品已获国内、国际多项产品认证;
>>为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台北京998赛车网官方版下载净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载都在标准万级无尘车间内生产、检测。
>>产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。
>>产品包装:木箱或纸箱包装;
>>发货方式:货运;
>>交货时间:合同签订后我司收到货款之日起5个工作日内完成生产,3个工作日内到货;
服务宗旨:
>>公司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载可提供长期的技术支持;
>>故障受理:省外48小时,省内24小时;

 

中效汽车北京998赛车网官方版下载可按客户要求规格尺寸订作!

推荐阅读:?

无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载

 

上一个:

下一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新